EZK Energie Award 2024

De Theo Pouw Groep is genomineerd voor het EZK Energie Award 2024, in de categorie groot bedrijf. Energiebesparing staat bij de Theo Pouw Groep hoog in het vaandel.

Om genomineerd te worden stonden er drie voorwaarden centraal, namelijk:
1. Opvallende verduurzaming van het energieverbruik;
2. Het creatief gebruiken van technieken hiervoor die al bestaan;
3. Andere bedrijven kunnen het makkelijk overnemen en gebruiken.

Op onze vestiging in Eemshaven staat een Thermische Reinigingsinstallatie. Bij het proces in deze installatie komt restwarmte vrij. Ons doel was om de restwarmte nuttig en rendabel toe te passen.
Aan het productie proces is een ORC toegevoegd, waardoor 4,4 megawatt wordt opgewekt. Door deze innovatie wordt de restwarmte nuttig toegepast, produceren wij onze eigen energie en kunnen wij de gehele vestiging voorzien van energie.

Wij zijn trots en vereerd op deze nominatie en willen Ploegam B.V. van harte feliciteren met het behalen van dit award.